Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ Техноблок Стандарт

Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ Техноблок Стандарт плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:  тепло-, звукоизоляционного слоя в конструкциях трехслойных стен полностью или частично выполненных из мелкоштучных стеновых изделий тепло-, звукоизоляционный слой наружных сторон стен зданий и сооружений с облицовкой сайдингом.

Характеристики:
Плотность 41 (±4) кг/м3
Длина 1200 мм (упаковка 8шт)
Ширина  600 мм
Толщина  50 мм
Теплопроводность λ10 0,035 Вт/м·С
Теплопроводность λА 0,038 Вт/м·С
Теплопроводность λБ 0,039 Вт/м·С
Горючесть – НГ

The post Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ Техноблок Стандарт appeared first on ТД РегионСтройКомплект.