Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ Роклайт

Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ Роклайт не подвержен возгоранию и обладает хорошими показателями гидрофобности (отталкивает воду). Кроме того утеплитель защищён от воздействия грызунов, микроорганизмов и имеет долговечный срок службы.

Характеристики:
Плотность 30-35 кг/м^3
Длина 1200 мм
Ширина  600 мм
Толщина  100 мм
Теплопроводность λ25 0,039 Вт/м·С
Теплопроводность λА 0,040 Вт/м·С
Теплопроводность λБ 0,041 Вт/м·С
Паропроницаемость не менее 0,3 Мг/(м·ч·Па)
Влажность по массе не более 0,5 %
Горючесть – НГ

The post Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ Роклайт appeared first on ТД РегионСтройКомплект.