Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ ISOBOX Инсайд

Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ ISOBOX Инсайд состоит из легких гидрофобизированных минераловатных плит «ISOBOX ИНСАЙД» является горная порода базальтовой группы. Благодаря своему составу плита является негорючим материалом и совершенно безопасна в эксплуатации.

Характеристики:
Плотность 45 (±5) кг/м^3
Длина 1200 мм (упаковка 6шт)
Ширина  600 мм
Толщина  50 мм
Теплопроводность λ10 0,035 Вт/м·С
Теплопроводность λА 0,039 Вт/м·С
Теплопроводность λБ 0,041 Вт/м·С
Паропроницаемость не менее 0,3 Мг/(м·ч·Па)
Влажность по массе не более 0,5 %
Горючесть – НГ

The post Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ ISOBOX Инсайд appeared first on ТД РегионСтройКомплект.